1900 2000 2100 2100+100 200

300

400

500

600

700

800 CO_2 (ppm)

1900 2000 2100 2100+100 700

750

800

850

900

950 Precipitation (mm)

1900 2000 2100 2100+100 12

13

14

15

16

17

18 Temperature (°C)

1900 2000 2100 2100+100 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Sunshine hours (%)

Fig. 3